ARCHCFLAGS	=	-DSYSVSIGNAL -DNOWAIT3 -DNOWAITPID -DSYSVSTR -DRSHCOMMAND=\"/usr/ucb/rcmd\" -DNOUNIXDOM
ARCHDLIB	=	-lsocket
ARCHDOBJ	=
ARCHLIB	=	-lsocket
HASRANLIB	=	f
AR			= 	ar
PVM_ARCH	=	IPSC2
